---
title: "Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)"
description: "Controle o acesso a crews, ferramentas e dados com funções e visibilidade por automação."
icon: "shield"
mode: "wide"
---

## Visão Geral

O RBAC no CrewAI AMP permite gerenciar acesso de forma segura e escalável combinando **funções em nível de organização** com **controles de visibilidade em nível de automação**.

<Frame>
  <img src="/images/enterprise/users_and_roles.png" alt="Visão geral de RBAC no CrewAI AMP" />
  
</Frame>

## Usuários e Funções

Cada membro da sua workspace possui uma função, que determina o acesso aos recursos.

Você pode:

- Usar funções pré-definidas (Owner, Member)
- Criar funções personalizadas com permissões específicas
- Atribuir funções a qualquer momento no painel de configurações

A configuração de usuários e funções é feita em Settings → Roles.

<Steps>
  <Step title="Abrir Roles">
    Vá em <b>Settings → Roles</b> no CrewAI AMP.
  </Step>
  <Step title="Escolher a função">
    Use <b>Owner</b> ou <b>Member</b>, ou clique em <b>Create role</b> para criar uma função personalizada.
  </Step>
  <Step title="Atribuir aos membros">
    Selecione os usuários e atribua a função. Você pode alterar depois.
  </Step>
</Steps>

### Resumo de configuração

| Área | Onde configurar | Opções |
|:---|:---|:---|
| Usuários & Funções | Settings → Roles | Pré-definidas: Owner, Member; Funções personalizadas |
| Visibilidade da automação | Automation → Settings → Visibility | Private; Lista de usuários/funções |

## Controle de Acesso em Nível de Automação

Além das funções na organização, as **Automations** suportam visibilidade refinada para restringir acesso por usuário ou função.

Útil para:

- Manter automações sensíveis/experimentais privadas
- Gerenciar visibilidade em equipes grandes ou colaboradores externos
- Testar automações em contexto isolado

Em modo privado, somente usuários/funções na whitelist poderão:

- Ver a automação
- Executar/usar a API
- Acessar logs, métricas e configurações

O owner da organização sempre tem acesso, independente da visibilidade.

Configure em Automation → Settings → Visibility.

<Steps>
  <Step title="Abrir a aba Visibility">
    Acesse <b>Automation → Settings → Visibility</b>.
  </Step>
  <Step title="Definir visibilidade">
    Selecione <b>Private</b> para restringir o acesso. O owner mantém acesso.
  </Step>
  <Step title="Permitir acesso">
    Adicione usuários e funções que poderão ver/executar e acessar logs/métricas/configurações.
  </Step>
  <Step title="Salvar e verificar">
    Salve e confirme que não listados não conseguem ver ou executar a automação.
  </Step>
</Steps>

### Resultado de acesso no modo Private

| Ação | Owner | Usuário/função na whitelist | Não listado |
|:---|:---|:---|:---|
| Ver automação | ✓ | ✓ | ✗ |
| Executar/API | ✓ | ✓ | ✗ |
| Logs/métricas/configurações | ✓ | ✓ | ✗ |

<Tip>
O owner sempre possui acesso. Em modo privado, somente usuários/funções na whitelist têm permissão.
</Tip>

<Frame>
  <img src="/images/enterprise/visibility.png" alt="Configuração de visibilidade no CrewAI AMP" />
  
</Frame>

<Card title="Precisa de Ajuda?" icon="headset" href="mailto:support@crewai.com">
  Fale com o nosso time para suporte em configuração e auditoria de RBAC.
</Card>


