---
title: "تصدير OpenTelemetry"
description: "تصدير التتبعات والسجلات من عمليات نشر CrewAI AMP إلى مجمّع OpenTelemetry الخاص بك"
icon: "magnifying-glass-chart"
mode: "wide"
---

يمكن لـ CrewAI AMP تصدير **التتبعات** و**السجلات** من OpenTelemetry من عمليات النشر مباشرة إلى مجمّعك الخاص. يتيح لك ذلك مراقبة أداء الوكلاء وتتبع استدعاءات LLM وتصحيح الأخطاء باستخدام مجموعة المراقبة الحالية.

تتبع بيانات القياس [اتفاقيات OpenTelemetry GenAI الدلالية](https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/) بالإضافة إلى سمات خاصة بـ CrewAI.

<Tip>
تُعدّ OpenTelemetry **مسار المراقبة الموصى به** — محايدة تجاه الموردين، وتعمل مع أي خلفية متوافقة مع OTLP (Grafana, Honeycomb, NewRelic، أو مجمّعك الخاص). إذا كنت تستخدم Datadog تحديدًا، فراجع دليل [تكامل Datadog](./datadog) المخصص، الذي يغطي كلًا من مسار وكيل Datadog واستيعاب OTLP من Datadog.
</Tip>

## المتطلبات المسبقة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="حساب CrewAI AMP" icon="users">
    يجب أن يكون لدى مؤسستك حساب CrewAI AMP نشط.
  </Card>
  <Card title="مجمّع OpenTelemetry" icon="server">
    تحتاج إلى نقطة نهاية مجمّع متوافقة مع OpenTelemetry (مثل OTel Collector الخاص بك أو Datadog أو Grafana أو أي واجهة خلفية متوافقة مع OTLP).
  </Card>
</CardGroup>

## إعداد مجمّع

1. في CrewAI AMP، انتقل إلى **Settings** > **OpenTelemetry Collectors**.
2. انقر على **Add Collector**.
3. اختر تكاملاً:
   - **OpenTelemetry Traces** و**OpenTelemetry Logs** — صدّر إلى أي مجمّع أو واجهة خلفية متوافقة مع OTLP.
   - **Datadog** — أرسل التتبعات مباشرة إلى استقبال OTLP الخاص بـ Datadog، دون الحاجة إلى مجمّع منفصل أو Datadog Agent.
4. هيّئ الاتصال. تعتمد الحقول على التكامل الذي اخترته:

<Tabs>
  <Tab title="OpenTelemetry Traces / Logs">
    إن **OpenTelemetry Traces** و**OpenTelemetry Logs** تكاملان منفصلان يتشاركان نفس الحقول — اختر التكامل المطابق للإشارة التي تريد تصديرها.

    - **Endpoint** — نقطة نهاية OTLP لمجمّعك (مثل `https://otel-collector.example.com:4317`).
    - **Service Name** — اسم لتعريف هذه الخدمة في منصة المراقبة.
    - **Custom Headers** *(اختياري)* — أضف رؤوس المصادقة أو التوجيه كأزواج مفتاح-قيمة.
    - **Certificate** *(اختياري)* — قدم شهادة TLS إذا كان مجمّعك يتطلبها.

    <Frame>![تهيئة مجمّع OpenTelemetry](/images/crewai-otel-collector-opentelemetry.png)</Frame>
  </Tab>
  <Tab title="Datadog">
    لإعداد Datadog، راجع دليل [تكامل Datadog](./datadog) المخصص — فهو يغطي كلًا من مسار وكيل Datadog (الموصى به، أرخص لحجم السجلات الكبير) واستيعاب OTLP من Datadog، مع خطوات تهيئة كاملة للمجمّع.
  </Tab>
</Tabs>

5. *(اختياري)* انقر على **Test Connection** للتحقق من قدرة CrewAI على الوصول إلى نقطة النهاية باستخدام بيانات الاعتماد التي قدمتها.
6. انقر على **Save**.

<Tip>
  يمكنك إضافة مجمّعات متعددة — على سبيل المثال، واحد للتتبعات وآخر للسجلات، أو الإرسال إلى واجهات خلفية مختلفة لأغراض مختلفة.
</Tip>
