---
title: "تصدير OpenTelemetry"
description: "تصدير التتبعات والسجلات من عمليات نشر CrewAI AMP إلى مجمّع OpenTelemetry الخاص بك"
icon: "magnifying-glass-chart"
mode: "wide"
---

يمكن لـ CrewAI AMP تصدير **التتبعات** و**السجلات** من OpenTelemetry من عمليات النشر مباشرة إلى مجمّعك الخاص. يتيح لك ذلك مراقبة أداء الوكلاء وتتبع استدعاءات LLM وتصحيح الأخطاء باستخدام مجموعة المراقبة الحالية.

تتبع بيانات القياس [اتفاقيات OpenTelemetry GenAI الدلالية](https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/) بالإضافة إلى سمات خاصة بـ CrewAI.

## المتطلبات المسبقة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="حساب CrewAI AMP" icon="users">
    يجب أن يكون لدى مؤسستك حساب CrewAI AMP نشط.
  </Card>
  <Card title="مجمّع OpenTelemetry" icon="server">
    تحتاج إلى نقطة نهاية مجمّع متوافقة مع OpenTelemetry (مثل OTel Collector الخاص بك أو Datadog أو Grafana أو أي واجهة خلفية متوافقة مع OTLP).
  </Card>
</CardGroup>

## إعداد مجمّع

1. في CrewAI AMP، انتقل إلى **Settings** > **OpenTelemetry Collectors**.
2. انقر على **Add Collector**.
3. اختر نوع التكامل — **OpenTelemetry Traces** أو **OpenTelemetry Logs**.
4. هيّئ الاتصال:
   - **Endpoint** — نقطة نهاية OTLP لمجمّعك (مثل `https://otel-collector.example.com:4317`).
   - **Service Name** — اسم لتعريف هذه الخدمة في منصة المراقبة.
   - **Custom Headers** *(اختياري)* — أضف رؤوس المصادقة أو التوجيه كأزواج مفتاح-قيمة.
   - **Certificate** *(اختياري)* — قدم شهادة TLS إذا كان مجمّعك يتطلبها.
5. انقر على **Save**.

<Frame>![تهيئة مجمّع OpenTelemetry](/images/crewai-otel-collector-config.png)</Frame>

<Tip>
  يمكنك إضافة مجمّعات متعددة — على سبيل المثال، واحد للتتبعات وآخر للسجلات، أو الإرسال إلى واجهات خلفية مختلفة لأغراض مختلفة.
</Tip>
