---
title: "راقب أتمتاتك"
description: "راقب صحة الأسطول واستهلاك LLM وسلوك كل أتمتة من تبويب Automations."
sidebarTitle: "المراقبة"
icon: "gauge"
mode: "wide"
---

<Info>
  **تنقل وثائق ACP (إصدار تجريبي)**

  - [نظرة عامة](/ar/enterprise/features/agent-control-plane/overview)
  - **المراقبة** *(أنت هنا)*
  - [السياسات](/edge/ar/enterprise/features/agent-control-plane/policies)
</Info>

## نظرة عامة

تبويب **Automations** هو عرض العمليات للقراءة فقط في [Agent Control Plane](/ar/enterprise/features/agent-control-plane/overview). يجمع بين بطاقتَي مقاييس و sankey تفاعلي وجدولين فرعيين — **Automations** و **Consumption** — يمكنك البحث والتصفية والفرز فيهما.

<Frame>
  ![نظرة عامة على Agent Control Plane](/images/enterprise/acp-overview-automations-sankey.png)
</Frame>

تحترم جميع المخططات والجداول مُحدّد **آخر 24 ساعة / الأسبوع الماضي / آخر 30 يوماً** في أعلى اليمين. تقارن قيم الفرق النافذة المختارة بالنافذة السابقة بنفس الطول.

<Note>
  تعرض الصفوف بيانات فقط لعمليات النشر على **crewAI v1.13 أو أحدث** — تظهر عمليات النشر الأقدم في لافتة *"We've detected N other automations that we can't display"* أسفل sankey ولا تساهم بأي مقاييس حتى يتم تحديثها وإعادة نشرها. راجع [نظرة عامة — المتطلبات](/ar/enterprise/features/agent-control-plane/overview#المتطلبات).
</Note>

## لوحة المعلومات

يحتوي رأس الصفحة على بطاقتَي مقاييس و sankey تفاعلي. النقر على أي من البطاقتين يبدّل sankey بين وضعَين:

- **وضع الصحة** — `إجمالي الأتمتات → حِزم الحالة (Critical / Warning / Healthy)`. انقر على حِزمة لتصفية جدول Automations إلى عمليات النشر تلك فقط.
- **وضع الاستهلاك** — `مزودو النماذج → الأتمتات → التكلفة الإجمالية`. انقر على مزود لتصفية جدول Consumption إلى ذلك المزود.

| البطاقة | ما تعرضه |
|------|---------------|
| **Automations** | الأتمتات `active` (والعدد الإجمالي)، إجمالي `errors` في النافذة، `active executions` الحالية (والإجمالي في النافذة)، مع الفرق مقابل الفترة السابقة. |
| **Consumption** | إجمالي `cost` و `tokens used`، مع فرق التكلفة مقابل الفترة السابقة. |

<Frame>
  ![نظرة عامة مع sankey الاستهلاك](/images/enterprise/acp-overview-consumption-sankey.png)
</Frame>

## جدول Automations

التبويب الفرعي **Automations** هو تفصيل صحة الأسطول لكل deployment. كل صف هو crew أو flow منشور.

<Frame>
  ![جدول الأتمتات مع تفصيل حالة الصحة](/images/enterprise/acp-automations-table.png)
</Frame>

| العمود | ما يعرضه |
|--------|---------------|
| **Automation** | اسم الـ deployment وأي وسوم مُسنَدة إليه (مثل `production`، `financial`). |
| **Last execution** | الوقت المنقضي منذ آخر تنفيذ. |
| **Health Status Breakdown** | شريط مكدّس بنسب `Critical` / `Warning` / `Healthy` لعمليات التنفيذ في النافذة. |
| **Executions with Errors** | إجمالي عمليات التنفيذ الفاشلة في النافذة. |
| **PII detection applied** | `Yes` إذا كان هناك تكوين PII لكل deployment أو [سياسة PII](/edge/ar/enterprise/features/agent-control-plane/policies) مطابِقة نشطة. |
| **Executions** | إجمالي عمليات التنفيذ في النافذة. |
| **Last updated** | متى أُعيد نشر الـ deployment آخر مرة. |
| **Crew Version** | إصدار `crewai` الذي يُبلِّغ عنه الـ deployment. يشير أيقونة المعلومات بجانب الإصدارات الأقل من `1.13` إلى صفوف لا يمكنها المساهمة بالمقاييس. |

ابحث بالاسم، صفِّ حسب `Status` (`Healthy` / `Warning` / `Critical`)، وافرز بأي رأس عمود. انقر على اسم الـ deployment لفتح **لوحة الأتمتة**.

## جدول Consumption

التبويب الفرعي **Consumption** هو تفصيل إنفاق LLM واستخدام الرموز لكل deployment.

<Frame>
  ![جدول الاستهلاك مُفصَّل حسب مزود LLM](/images/enterprise/acp-consumption-table.png)
</Frame>

| العمود | ما يعرضه |
|--------|---------------|
| **Automation** | اسم الـ deployment. |
| **Last execution** | الوقت المنقضي منذ آخر تنفيذ. |
| **Tokens used** | صف واحد لكل مزود LLM تستخدمه هذه الأتمتة، مع الفرق مقابل الفترة السابقة. |
| **Cost** | التكلفة لكل مزود LLM، مع الفرق مقابل الفترة السابقة. |
| **Total cost** | المجموع عبر جميع المزودين، مع الفرق. |
| **Executions** | إجمالي عمليات التنفيذ في النافذة. |
| **Last updated** | متى أُعيد نشر الـ deployment آخر مرة. |
| **Crew Version** | إصدار `crewai` الذي يُبلِّغ عنه الـ deployment. |

صفِّ حسب **LLM provider** وافرز حسب `Cost` أو `Executions` أو `Last run`.

<Info>
  **عادة ما تعني الخلايا الفارغة (`—` أو `$0.00`) أن الـ deployment أدنى من crewAI v1.13.** في اللقطة أعلاه، تظهر *Automation F* (`1.7.0`) و *Automation I* (`1.12.2`) فارغة في الرموز والتكلفة — لا تزال عمليات التنفيذ تعمل، لكنها لا تُصدِر التليمتري على مستوى المزود الذي يُغذِّي هذا الجدول. حدّث هذه الـ crews وأعد نشرها لبدء جمع بيانات الاستهلاك.
</Info>

## ذو صلة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Agent Control Plane — نظرة عامة" icon="book-open" href="/ar/enterprise/features/agent-control-plane/overview">
    ما هو ACP، المتطلبات، مستويات الخطط، و RBAC.
  </Card>
  <Card title="Agent Control Plane — السياسات" icon="shield-check" href="/edge/ar/enterprise/features/agent-control-plane/policies">
    طبّق سياسات PII Redaction على مستوى المؤسسة عبر العديد من الأتمتات.
  </Card>
  <Card title="Traces" icon="timeline" href="/ar/enterprise/features/traces">
    تعمّق في تنفيذ واحد لرؤية تفكير الوكيل واستدعاءات الأدوات واستخدام الرموز.
  </Card>
  <Card title="النشر إلى AMP" icon="rocket" href="/ar/enterprise/guides/deploy-to-amp">
    انشر crew على إصدار crewAI يدعم Agent Control Plane.
  </Card>
</CardGroup>

<Card title="تحتاج مساعدة؟" icon="headset" href="mailto:support@crewai.com">
  تواصل مع فريق الدعم للمساعدة في تفسير المقاييس داخل Agent Control Plane.
</Card>
