---
title: "OpenTelemetry 내보내기"
description: "CrewAI AMP 배포에서 자체 OpenTelemetry 수집기로 트레이스와 로그를 내보내기"
icon: "magnifying-glass-chart"
mode: "wide"
---

CrewAI AMP는 배포에서 OpenTelemetry **트레이스**와 **로그**를 자체 수집기로 직접 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 기존 관측 가능성 스택을 사용하여 에이전트 성능을 모니터링하고, LLM 호출을 추적하고, 문제를 디버깅할 수 있습니다.

텔레메트리 데이터는 [OpenTelemetry GenAI 시맨틱 규칙](https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/)과 추가적인 CrewAI 전용 속성을 따릅니다.

## 사전 요구 사항

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="CrewAI AMP 계정" icon="users">
    조직에 활성 CrewAI AMP 계정이 있어야 합니다.
  </Card>
  <Card title="OpenTelemetry 수집기" icon="server">
    OpenTelemetry 호환 수집기 엔드포인트가 필요합니다 (예: 자체 OTel Collector, Datadog, Grafana 또는 OTLP 호환 백엔드).
  </Card>
</CardGroup>

## 수집기 설정

1. CrewAI AMP에서 **Settings** > **OpenTelemetry Collectors**로 이동합니다.
2. **Add Collector**를 클릭합니다.
3. 통합 유형을 선택합니다 — **OpenTelemetry Traces** 또는 **OpenTelemetry Logs**.
4. 연결을 구성합니다:
   - **Endpoint** — 수집기의 OTLP 엔드포인트 (예: `https://otel-collector.example.com:4317`).
   - **Service Name** — 관측 가능성 플랫폼에서 이 서비스를 식별하기 위한 이름.
   - **Custom Headers** *(선택 사항)* — 인증 또는 라우팅 헤더를 키-값 쌍으로 추가합니다.
   - **Certificate** *(선택 사항)* — 수집기에서 TLS 인증서가 필요한 경우 제공합니다.
5. **Save**를 클릭합니다.

<Frame>![OpenTelemetry 수집기 구성](/images/crewai-otel-collector-config.png)</Frame>

<Tip>
  여러 수집기를 추가할 수 있습니다 — 예를 들어, 트레이스용 하나와 로그용 하나를 추가하거나, 다른 목적을 위해 다른 백엔드로 전송할 수 있습니다.
</Tip>
