---
title: نقل Streamable HTTP
description: تعلم كيفية ربط CrewAI بخوادم MCP البعيدة باستخدام نقل Streamable HTTP المرن.
icon: globe
mode: "wide"
---

## نظرة عامة

يوفر نقل Streamable HTTP طريقة مرنة للاتصال بخوادم MCP البعيدة. يُبنى عادةً على HTTP ويمكنه دعم أنماط اتصال متنوعة، بما في ذلك الطلب والاستجابة والبث، وأحياناً يستخدم Server-Sent Events (SSE) لتدفقات من الخادم إلى العميل ضمن تفاعل HTTP أوسع.

## المفاهيم الرئيسية

- **خوادم بعيدة**: مصمم لخوادم MCP المستضافة عن بُعد.
- **المرونة**: يمكنه دعم أنماط تفاعل أكثر تعقيداً من SSE العادي، بما في ذلك الاتصال ثنائي الاتجاه المحتمل إذا نفذه الخادم.
- **إعداد `MCPServerAdapter`**: ستحتاج إلى توفير عنوان URL الأساسي للخادم للاتصال MCP وتحديد `"streamable-http"` كنوع النقل.

## الاتصال عبر Streamable HTTP

لديك طريقتان رئيسيتان لإدارة دورة حياة الاتصال مع خادم MCP Streamable HTTP:

### 1. اتصال مُدار بالكامل (الموصى به)

النهج الموصى به هو استخدام مدير سياق Python (تعليمة `with`)، الذي يتعامل مع إعداد الاتصال وإنهائه تلقائياً.

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter

server_params = {
    "url": "http://localhost:8001/mcp", # Replace with your actual Streamable HTTP server URL
    "transport": "streamable-http"
}

try:
    with MCPServerAdapter(server_params) as tools:
        print(f"Available tools from Streamable HTTP MCP server: {[tool.name for tool in tools]}")

        http_agent = Agent(
            role="HTTP Service Integrator",
            goal="Utilize tools from a remote MCP server via Streamable HTTP.",
            backstory="An AI agent adept at interacting with complex web services.",
            tools=tools,
            verbose=True,
        )

        http_task = Task(
            description="Perform a complex data query using a tool from the Streamable HTTP server.",
            expected_output="The result of the complex data query.",
            agent=http_agent,
        )

        http_crew = Crew(
            agents=[http_agent],
            tasks=[http_task],
            verbose=True,
            process=Process.sequential
        )

        result = http_crew.kickoff()
        print("\nCrew Task Result (Streamable HTTP - Managed):\n", result)

except Exception as e:
    print(f"Error connecting to or using Streamable HTTP MCP server (Managed): {e}")
    print("Ensure the Streamable HTTP MCP server is running and accessible at the specified URL.")

```
**ملاحظة:** استبدل `"http://localhost:8001/mcp"` بعنوان URL الفعلي لخادم MCP Streamable HTTP الخاص بك.

### 2. دورة حياة اتصال يدوية

للسيناريوهات التي تتطلب تحكماً أكثر صراحة، يمكنك إدارة اتصال `MCPServerAdapter` يدوياً.

<Info>
من **الضروري** استدعاء `mcp_server_adapter.stop()` عند الانتهاء لإغلاق الاتصال وتحرير الموارد. كتلة `try...finally` هي الطريقة الأكثر أماناً لضمان ذلك.
</Info>

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter

server_params = {
    "url": "http://localhost:8001/mcp", # Replace with your actual Streamable HTTP server URL
    "transport": "streamable-http"
}

mcp_server_adapter = None
try:
    mcp_server_adapter = MCPServerAdapter(server_params)
    mcp_server_adapter.start()
    tools = mcp_server_adapter.tools
    print(f"Available tools (manual Streamable HTTP): {[tool.name for tool in tools]}")

    manual_http_agent = Agent(
        role="Advanced Web Service User",
        goal="Interact with an MCP server using manually managed Streamable HTTP connections.",
        backstory="An AI specialist in fine-tuning HTTP-based service integrations.",
        tools=tools,
        verbose=True
    )

    data_processing_task = Task(
        description="Submit data for processing and retrieve results via Streamable HTTP.",
        expected_output="Processed data or confirmation.",
        agent=manual_http_agent
    )

    data_crew = Crew(
        agents=[manual_http_agent],
        tasks=[data_processing_task],
        verbose=True,
        process=Process.sequential
    )

    result = data_crew.kickoff()
    print("\nCrew Task Result (Streamable HTTP - Manual):\n", result)

except Exception as e:
    print(f"An error occurred during manual Streamable HTTP MCP integration: {e}")
    print("Ensure the Streamable HTTP MCP server is running and accessible.")
finally:
    if mcp_server_adapter and mcp_server_adapter.is_connected:
        print("Stopping Streamable HTTP MCP server connection (manual)...")
        mcp_server_adapter.stop()  # **Crucial: Ensure stop is called**
    elif mcp_server_adapter:
        print("Streamable HTTP MCP server adapter was not connected. No stop needed or start failed.")
```

## اعتبارات الأمان

عند استخدام نقل Streamable HTTP، فإن أفضل ممارسات أمان الويب العامة ضرورية:
- **استخدم HTTPS**: فضّل دائماً HTTPS لعناوين URL خوادم MCP لتشفير البيانات أثناء النقل.
- **المصادقة**: نفّذ آليات مصادقة قوية إذا كان خادم MCP يكشف أدوات أو بيانات حساسة.
- **التحقق من المدخلات**: تأكد من أن خادم MCP يتحقق من جميع الطلبات والمعاملات الواردة.

للحصول على دليل شامل حول تأمين تكاملات MCP، يرجى الرجوع إلى صفحة [اعتبارات الأمان](./security.mdx) ووثائق [أمان نقل MCP](https://modelcontextprotocol.io/docs/concepts/transports#security-considerations) الرسمية.
