---
title: نقل Stdio
description: تعلم كيفية ربط CrewAI بخوادم MCP المحلية باستخدام آلية نقل Stdio (الإدخال/الإخراج القياسي).
icon: server
mode: "wide"
---

## نظرة عامة

صُمم نقل Stdio (الإدخال/الإخراج القياسي) لربط `MCPServerAdapter` بخوادم MCP المحلية التي تتواصل عبر تدفقات الإدخال والإخراج القياسية. يُستخدم هذا عادةً عندما يكون خادم MCP نصاً برمجياً أو ملفاً تنفيذياً يعمل على نفس الجهاز مثل تطبيق CrewAI.

## المفاهيم الرئيسية

- **التنفيذ المحلي**: يدير نقل Stdio عملية تعمل محلياً لخادم MCP.
- **`StdioServerParameters`**: تُستخدم هذه الفئة من مكتبة `mcp` لإعداد الأمر والوسيطات ومتغيرات البيئة لتشغيل خادم Stdio.

## الاتصال عبر Stdio

يمكنك الاتصال بخادم MCP المبني على Stdio باستخدام نهجين رئيسيين لإدارة دورة حياة الاتصال:

### 1. اتصال مُدار بالكامل (الموصى به)

استخدام مدير سياق Python (تعليمة `with`) هو النهج الموصى به. يتعامل تلقائياً مع بدء عملية خادم MCP وإيقافها عند الخروج من السياق.

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter
from mcp import StdioServerParameters
import os

# Create a StdioServerParameters object
server_params=StdioServerParameters(
    command="python3",
    args=["servers/your_stdio_server.py"],
    env={"UV_PYTHON": "3.12", **os.environ},
)

with MCPServerAdapter(server_params) as tools:
    print(f"Available tools from Stdio MCP server: {[tool.name for tool in tools]}")

    # Example: Using the tools from the Stdio MCP server in a CrewAI Agent
    research_agent = Agent(
        role="Local Data Processor",
        goal="Process data using a local Stdio-based tool.",
        backstory="An AI that leverages local scripts via MCP for specialized tasks.",
        tools=tools,
        reasoning=True,
        verbose=True,
    )

    processing_task = Task(
        description="Process the input data file 'data.txt' and summarize its contents.",
        expected_output="A summary of the processed data.",
        agent=research_agent,
        markdown=True
    )

    data_crew = Crew(
        agents=[research_agent],
        tasks=[processing_task],
        verbose=True,
        process=Process.sequential
    )

    result = data_crew.kickoff()
    print("\nCrew Task Result (Stdio - Managed):\n", result)

```

### 2. دورة حياة اتصال يدوية

إذا كنت بحاجة إلى تحكم أدق في وقت بدء وإيقاف عملية خادم MCP Stdio، يمكنك إدارة دورة حياة `MCPServerAdapter` يدوياً.

<Info>
**يجب** عليك استدعاء `mcp_server_adapter.stop()` لضمان إنهاء عملية الخادم وتحرير الموارد. يُوصى بشدة باستخدام كتلة `try...finally`.
</Info>

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter
from mcp import StdioServerParameters
import os

# Create a StdioServerParameters object
stdio_params=StdioServerParameters(
    command="python3",
    args=["servers/your_stdio_server.py"],
    env={"UV_PYTHON": "3.12", **os.environ},
)

mcp_server_adapter = MCPServerAdapter(server_params=stdio_params)
try:
    mcp_server_adapter.start()  # Manually start the connection and server process
    tools = mcp_server_adapter.tools
    print(f"Available tools (manual Stdio): {[tool.name for tool in tools]}")

    # Example: Using the tools with your Agent, Task, Crew setup
    manual_agent = Agent(
        role="Local Task Executor",
        goal="Execute a specific local task using a manually managed Stdio tool.",
        backstory="An AI proficient in controlling local processes via MCP.",
        tools=tools,
        verbose=True
    )

    manual_task = Task(
        description="Execute the 'perform_analysis' command via the Stdio tool.",
        expected_output="Results of the analysis.",
        agent=manual_agent
    )

    manual_crew = Crew(
        agents=[manual_agent],
        tasks=[manual_task],
        verbose=True,
        process=Process.sequential
    )


    result = manual_crew.kickoff() # Actual inputs depend on your tool
    print("\nCrew Task Result (Stdio - Manual):\n", result)

except Exception as e:
    print(f"An error occurred during manual Stdio MCP integration: {e}")
finally:
    if mcp_server_adapter and mcp_server_adapter.is_connected: # Check if connected before stopping
        print("Stopping Stdio MCP server connection (manual)...")
        mcp_server_adapter.stop()  # **Crucial: Ensure stop is called**
    elif mcp_server_adapter: # If adapter exists but not connected (e.g. start failed)
        print("Stdio MCP server adapter was not connected. No stop needed or start failed.")

```

تذكر استبدال المسارات والأوامر النائبة بتفاصيل خادم Stdio الفعلية. يمكن استخدام معامل `env` في `StdioServerParameters` لتعيين متغيرات البيئة لعملية الخادم، وهو مفيد لإعداد سلوكها أو توفير المسارات اللازمة (مثل `PYTHONPATH`).
