---
title: SSE 트랜스포트
description: 서버 전송 이벤트(SSE)를 사용하여 CrewAI를 원격 MCP 서버에 연결하여 실시간 통신을 구현하는 방법을 알아보세요.
icon: wifi
mode: "wide"
---

## 개요

Server-Sent Events(SSE)는 웹 서버가 하나의 장기 실행 HTTP 연결을 통해 클라이언트에 업데이트를 전송할 수 있는 표준 방식을 제공합니다. MCP의 맥락에서 SSE는 원격 서버가 데이터(예: tool 응답)를 실시간으로 CrewAI 애플리케이션에 스트리밍하는 데 사용됩니다.

## 주요 개념

- **원격 서버**: SSE는 원격에 호스팅된 MCP 서버에 적합합니다.
- **단방향 스트림**: 일반적으로 SSE는 서버에서 클라이언트로의 단방향 통신 채널입니다.
- **`MCPServerAdapter` 구성**: SSE의 경우, 서버의 URL을 제공하고 전송 유형을 지정해야 합니다.

## SSE를 통한 연결

SSE 기반 MCP 서버에 연결하려면 연결 수명 주기를 관리하는 두 가지 주요 접근 방식을 사용할 수 있습니다.

### 1. 완전 관리형 연결(권장)

Python 컨텍스트 매니저(`with` 문)를 사용하는 것이 권장되는 접근 방식입니다. 이 방법은 SSE MCP 서버에 대한 연결의 생성과 종료를 자동으로 처리합니다.

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter

server_params = {
    "url": "http://localhost:8000/sse", # Replace with your actual SSE server URL
    "transport": "sse" 
}

# Using MCPServerAdapter with a context manager
try:
    with MCPServerAdapter(server_params) as tools:
        print(f"Available tools from SSE MCP server: {[tool.name for tool in tools]}")

        # Example: Using a tool from the SSE MCP server
        sse_agent = Agent(
            role="Remote Service User",
            goal="Utilize a tool provided by a remote SSE MCP server.",
            backstory="An AI agent that connects to external services via SSE.",
            tools=tools,
            reasoning=True,
            verbose=True,
        )

        sse_task = Task(
            description="Fetch real-time stock updates for 'AAPL' using an SSE tool.",
            expected_output="The latest stock price for AAPL.",
            agent=sse_agent,
            markdown=True
        )

        sse_crew = Crew(
            agents=[sse_agent],
            tasks=[sse_task],
            verbose=True,
            process=Process.sequential
        )
        
        if tools: # Only kickoff if tools were loaded
            result = sse_crew.kickoff() # Add inputs={'stock_symbol': 'AAPL'} if tool requires it
            print("\nCrew Task Result (SSE - Managed):\n", result)
        else:
            print("Skipping crew kickoff as tools were not loaded (check server connection).")

except Exception as e:
    print(f"Error connecting to or using SSE MCP server (Managed): {e}")
    print("Ensure the SSE MCP server is running and accessible at the specified URL.")

```

<Note>
`"http://localhost:8000/sse"`를 실제 SSE MCP 서버의 URL로 교체하십시오.
</Note>

### 2. 수동 연결 라이프사이클

더 세밀한 제어가 필요한 경우, `MCPServerAdapter`의 연결 라이프사이클을 수동으로 관리할 수 있습니다.

<Info>
연결이 종료되고 리소스가 해제되도록 반드시 `mcp_server_adapter.stop()`을 호출해야 합니다. `try...finally` 블록을 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
</Info>

```python
from crewai import Agent, Task, Crew, Process
from crewai_tools import MCPServerAdapter

server_params = {
    "url": "http://localhost:8000/sse", # Replace with your actual SSE server URL
    "transport": "sse"
}

mcp_server_adapter = None 
try:
    mcp_server_adapter = MCPServerAdapter(server_params)
    mcp_server_adapter.start()
    tools = mcp_server_adapter.tools
    print(f"Available tools (manual SSE): {[tool.name for tool in tools]}")

    manual_sse_agent = Agent(
        role="Remote Data Analyst",
        goal="Analyze data fetched from a remote SSE MCP server using manual connection management.",
        backstory="An AI skilled in handling SSE connections explicitly.",
        tools=tools,
        verbose=True
    )
    
    analysis_task = Task(
        description="Fetch and analyze the latest user activity trends from the SSE server.",
        expected_output="A summary report of user activity trends.",
        agent=manual_sse_agent
    )
    
    analysis_crew = Crew(
        agents=[manual_sse_agent],
        tasks=[analysis_task],
        verbose=True,
        process=Process.sequential
    )
    
    result = analysis_crew.kickoff()
    print("\nCrew Task Result (SSE - Manual):\n", result)

except Exception as e:
    print(f"An error occurred during manual SSE MCP integration: {e}")
    print("Ensure the SSE MCP server is running and accessible.")
finally:
    if mcp_server_adapter and mcp_server_adapter.is_connected:
        print("Stopping SSE MCP server connection (manual)...")
        mcp_server_adapter.stop()  # **Crucial: Ensure stop is called**
    elif mcp_server_adapter:
        print("SSE MCP server adapter was not connected. No stop needed or start failed.")

```

## SSE를 위한 보안 고려사항

<Warning>
**DNS 리바인딩 공격**: SSE 전송 방식은 MCP 서버가 적절하게 보안 조치되지 않은 경우 DNS 리바인딩 공격에 취약할 수 있습니다. 이로 인해 악의적인 웹사이트가 로컬 또는 인트라넷 기반 MCP 서버와 상호 작용할 수 있습니다.
</Warning>

이 위험을 완화하려면:
- MCP 서버 구현에서는 들어오는 SSE 연결의 **`Origin` 헤더를 검증**해야 합니다.
- 개발 환경에서 로컬 SSE MCP 서버를 실행할 때에는 모든 네트워크 인터페이스(`0.0.0.0`)가 아닌, **`localhost`(`127.0.0.1`)에만 바인딩**해야 합니다.
- 민감한 도구나 데이터를 노출하는 SSE 연결에는 **적절한 인증**을 구현해야 합니다.

보안 모범 사례에 대한 포괄적인 개요는 [보안 고려사항](./security.mdx) 페이지와 공식 [MCP 전송 보안 문서](https://modelcontextprotocol.io/docs/concepts/transports#security-considerations)를 참고하시기 바랍니다.